ob体育竞猜

外网公示

当前位置: 网站首页  ·  公告公示  ·  外网公示  ·  正文

ob体育竞猜节能监管平台运营维护管理服务项目单一来源方式采购的公示

发布时间:2024-06-14   文章来源:   浏览:次

一、采购人:ob体育竞猜

二、项目名称:ob体育竞猜节能监管平台运营维护管理服务项目

三、采购预算:15 万元

四、拟定唯一供应商名称及地址:

名称:无锡锐泰节能系统科学有限公司

地址:无锡市新吴区太湖国际科技园传感网大学科技园立业楼E座五层

五、采用单一来源方式采购的原因:

学校节能监管平台建设项目,2013年5月通过公开招标,确定无锡锐泰节能系统科学有限公司为项目实施单位。为保障系统正常运行,充分发挥平台功能,提升学校用能效率,分析总结能源消费情况,因无锡锐泰节能系统科学有限公司对该平台的关键设备网关、软件等具有自主知识产权,其他公司无法提供相应服务。因此,拟对该项目采用单一来源方式采购。

六、公示期限:

此公示时间为5个工作日(2024年614日至2024年621日)。任何供应商、单位或者个人对此项目采用单一来源采购方式有异议的,均可在公示期内将书面意见反馈给ob体育竞猜(地址:安徽省马鞍山市湖东北路400号,联系人:雷连宝,联系电话:0555-2311291)。

 

ob体育竞猜招标采购中心

                                                                           2024年614

 

上一篇:ob体育竞猜环境工程专业认证设备采购项目中标结果公告 下一篇:ob体育竞猜工程研究院纯净钢系统维护采购项目终止公告

关闭

  • 本科招生

  • 研究生招生

  • 人才招聘

  • 官方微信

  • 官方微博

佳山校区地址:安徽省马鞍山市湖东北路400号      邮编:243002

秀山校区地址:安徽省马鞍山市马向路1530号     邮编:243032

版权所有 ? 2020  ob体育竞猜 【皖ICP备19010821 皖公网安备 34050302000234号】

ob体育竞猜免费下载安装-ob体育竞猜V10.2.3 安卓版-手机腾牛网